<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%Filename: 8rugq.fd
%Created by: tex Fam_29668
%Created using fontinst v1.7

%THIS FILE SHOULD BE PUT IN A TEX INPUTS DIRECTORY

\ProvidesFile{8rugq.fd}
   [1998/05/28 Fontinst v1.7 font definitions for 8r/ugq.]

\DeclareFontFamily{8r}{ugq}{}

\DeclareFontShape{8r}{ugq}{b}{n}{
   &lt;-&gt; ugqb8r
}{}

\DeclareFontShape{8r}{ugq}{b}{sl}{
   &lt;-&gt; ugqbo8r
}{}

\DeclareFontShape{8r}{ugq}{bx}{n}{&lt;-&gt;ssub * ugq/b/n}{}
\DeclareFontShape{8r}{ugq}{bx}{sl}{&lt;-&gt;ssub * ugq/b/sl}{}
\DeclareFontShape{8r}{ugq}{b}{it}{&lt;-&gt;ssub * ugq/b/sl}{}
\DeclareFontShape{8r}{ugq}{bx}{it}{&lt;-&gt;ssub * ugq/b/it}{}

\endinput
</pre></body></html>